bitsВыбор типа программного обеспеченияВы должны выбрать, устанавливать 32-разрядную или 64-разрядную версию Caixa Mágica Linux 14.driverupdateОбновление драйвераЕсли вам необходима дискета или CD-ROM с драйвером обновления, нажмите F6. Загрузчик попросит вас вставить носитель драйвера обновления после загрузки ядра Linux.
Драйвер обновления это обычно дискета с новыми версиями драйверов оборудования или исправлениями ошибок необходимыми во время установки.failsafeУстановка - безопасные параметры настройкиВыберите Установка - безопасные параметры настройки если у вас подвисает система при установке или возникают непонятные ошибки. Этот параметр отключает DMA для IDE устройств и все особенности управления питанием. Смотри также параметры ядра o_apmapm, o_acpiacpi и o_ideide.firmwareПроверка программно-аппаратных средствЗапускает проверку BIOS на совместимость с ACPI и другими частями вашего BIOS. Результат проверки можно сохранить на usb диске или по сети.harddiskЗагрузка с жёсткого дискаВыберите Загрузить установленную ОС чтобы запустить систему установленную на вашем жестком диске. Эта система должна быть установлена, так как стартует только MBR (Главная загрузочная запись) первого жесткого диска. ID устрайства перевого жесткого диска предоставляет BIOS компьютера.
Используйте это, если вы забыли вытащить CD или DVD из дисковода и вы хотите запуститькомпьютер с жесткого диска.helpИспользование системы помощиОнЛайновая справка загрузчика зависит от содержания. Она дает информацию по выбранному элементу меню или, если вы редактируете параметр загрузки, она пытается найти информацию о параметре на котором стоит курсор.
Кнопки управления 
  • Стрелка вверх: выделяет предыдущую ссылку  • Стрелка вниз: выделяет следующую ссылку  • Стрелка влево, Backspace: вернуться к предыдущей главе  • Стрелка вправо, Enter, Пробел: перейти по ссылке  • Page Up: пролистать назад одну страницу  • Page Down: пролистать вперед одну страницу  • Home: перейти к началу страницы  • End: перейти к концу страницы  • Esc: выйти из помощиmainСправка загрузчикаДобро пожаловать Caixa Mágica Linux 14
Используйте это меню для выбора необходимой функции. Если у вас проблемы с управлением в данной системе помощи, нажмитеF1 чтобы войти в helpописание системы помощи. Главные функции в этом меню:
harddiskЗагрузка с жёсткого диска: Этот выбор ничего ничего не сделает с системой. Просто будет запущена ранне установленная система.
linuxУстановка: Этот режим установки работает на большинстве компьютеров. Если у вас зависает система при загрузке или у вас проблемы с обнаружением аппаратных средств, таких как контроллеры диска или сетевые платы, попробуйте одну из следующих установочных параметров.
noacpiУстановка - ACPI выключено: Многие проданные компьюетры имеют неполную или неверную реализацию ACPI. Этот выбор отключает поддержку ACPI в ядре, однако многие особенности влияющие на быстродействие все равно включены, напримерe DMA для IDE жестких дисков.
nolapicУстановка - локальный APIC выключен: Если обычная установка не получается, возможно ваше оборудование не поддерживает APIC. Если это так, используйте этот параметр для установки без поддержки APIC.
failsafeУстановка - безопасные параметры настройки: Если у вас не получается с Установка, этот выбор может помочь вам.
rescueСпасательная система: Этот загрузочный образ запускает маленькую Linux систмеу в RAM. Это полезно если ваша система запускает не правильно. После загрузки этой системы, войдите как root.
firmwareПроверка программно-аппаратных средств: Запускает инструмент проверки BIOS, который проверяет ACPI и другие части вашего BIOS.
memtestТест памяти: Тест памяти более полезней, чем просто проверка новых модулей памяти. Это стрессовая проверка большей части вашей компьютерной системы и может выявить проблемы в оборудовании.
optПараметры загрузки: Параметры загрузки могут полностью изменять поведение вашей системы. Это настройки ядра.
helpF1 Help: Зависит от содержания. Будут показаны разные экраны в зависимости от активного элемента экрана загрузки. Также есть описание этой системы помощи.
keytableF2: Установить язык и раскладку клавиатуры используемые загрузчиком.
videomodeF3 Видео режим: Выберите необходимое разрешение экрана, используемое при установке. Если у вас есть проблемы с графической установкой, текстовый режим может быть поможет вам.
install_srcF4 Источник установки: Выберите источник установки.
driverupdateF6 Драйвер обновления: Для очень новых машин, системе может понадобиться Драйвер обновления.install_srcИсточник установкиНажмите F4 чтобы выбрать источник установки.
Это тоже самое, если использовать параметр загрузки o_installустановить.Возврат к mainСправка загрузчикаkeytableВыбор языка и раскладки клавиатурыНажмите F2 чтобы изменить язык и раскладку клавиатуры которую использует загрузчик.Возврат к mainСправка загрузчикаlinuxУстановкаВыберите Установка чтобы начать установку по умолчанию. Указанный optпараметры загрузки, будет использоваться при запуске. Этот пункт активирует многие общие особенности доступного оборудования.Возврат к mainСправка загрузчикаmemtestТест памятиВключенный параметр Тест памяти предоставляет хорошую возможность для стрессового теста оборудования системы. Главная цель обнаружить неисправные RAM, но кроме этого происходит нагрузка остальных частей системы.
Если не обнаружено ошибок, нет гарантии, что память хорошая, однако большинство дефектов памяти были бы обнаружены.Возврат к mainСправка загрузчикаnoacpiУстановка - ACPI выключеноСовременное оборудование, обычно использует APIC (Усовершенствованный интерфейс конфигурирования системы и управления энергопитанием) для управления прерываниями. ACPI полностью заменяет старую APM систему.
Выберите Установка - ACPI выключено если есть проблемы с ядром во время загрузки. Известные проблемы с машинами, которые имеют проблемы с AC: 
  • ядро приостанавливается при загрузке  • PCI платы не обнаружены или неверно инициализированы
Вы можете попробовать использовать firmwareПроверка программно-аппаратных средств параметр загрузки и посмотреть результат проверки ACPI.Возврат к mainСправка загрузчикаnolapicУстановка - локальный APIC выключенОбычно не возникают проблемы с APIC (Усовершенствованный интерфейс конфигурирования системы и управления энергопитанием). Но если вы обнаружили некоторые, попробуйте этот параметр для загрузки без поддержки APIC.
Не путайте это с noacpiACPI (Усовершенствованный интерфейс конфигурирования системы и управления энергопитанием).Возврат к mainСправка загрузчикаoptПараметры загрузкиЕсть два типа параметров загрузки. Во первых, это параметры, которые влияют на установщик. Во вторых, это параметры ядра. Некоторые из наиболее распостранных параметров:
a) параметры установки 
  • o_installустановить -- выберите источник установки  • networkпараметры сети -- сетевые параметры  • o_vncпараметры vnc -- параметры для установки через VNC
b) параметры язра 
  • o_splashзаставка -- влияет на поведение заставки  • o_apmapm -- переключает управление питанием  • o_acpiacpi -- усовершенствованный интерфейс конфигурирования системы и управления энергопитанием  • o_ideide -- управляет IDE подсистемойВозврат к mainСправка загрузчикаo_hostipo_netmasko_gatewaynetworkПараметры установки: Параметры сетиМожно настроить сетевой интерфейс прямо сейчас. Оборудование будет определено позже YaST2. Минимальный набор параметров вашей сетевой карты состоит из IP адреса узла и сетвой маски. Для примера: 
  • hostip=192.168.0.10 netmask=255.255.255.0
или в коротком виде: 
  • hostip=192.168.0.10/24
Если вы указали o_installсетевая установка и не указали оба эти параметра, установщик попытается настроить сетевой интерфейс с dhcp. Если вам необходим шлюз по умолчанию, укажите это с параметром шлюз. Например: 
  • gateway=192.168.0.8Возврат к optПараметры загрузкиo_acpiПараметры ядра: acpiACPI (Усовершенствованный интерфейс конфигурирования системы и управления энергопитанием) эвляется стандартом которые определяет интерфейс управления питанием и конфигурацией между операционной системой и BIOS. По умолчанию,   • pci=noacpi -- не использовать ACPI для управления PCI прерываниями включен, если определяется, что версия BIOS датирована позднее чем 2000 г. Есть несколько общих параметров для управления поведением ACPI: 
  • pci=noacpi -- не использовать ACPI для управления PCI прерываниями  • acpi=oldboot -- только часть ACPI которая относиться к загрузке, остается активной  • acpi=off -- полностью выключает ACPI  • acpi=force -- включает ACPI даже если ваш BIOS датирован ранее чем 2000
Особенно на новых компьютерах, заменяет старый o_apmapm системы.Возврат к optПараметры загрузкиo_apmПараметры ядра: apmAPM это одна из двух стратегий управлений питанием используемых в настоящее время в компьютерах. Она в основном используется в лаптопах для функций таких как остановка диска, но она также может использоваться для отключения компьютера во время отключения питания. APM завист от правильной работы BIOS. Если BIOS не исправен, APM ограничено в применении или запретит работу компьютера. Однако, она может быть отключена со следующим параметром 
  • apm=off -- полностью выключает APM
Только некоторые очень новые компьютеры имеют преимущество перед другими o_acpiACPI.Возврат к optПараметры загрузкиo_ideПараметры ядра: ideIDE, в отличии от SCSI, обычно используется в большинстве рабочих станциях. Чтобы предотвратить некоторые проблемы с оборудованием которое случается с IDE системами, используйте параметр ядра: 
  • ide=nodma -- выключить DMA для IDE дисковВозврат к optПараметры загрузкиo_installПараметры установки: installПо умолчанию, локальный CD-ROMы являются источником установки. Для сетевой установки, выберите параметр установить. Возможные сетевые протоколы 
  • FTP  • NFS  • HTTP
Используемый синтакс это просто стандартынй URL. Дл примера, если ваш сервер находится по адресу 192.168.0.1 и вы хотите осуществить установку с NFS из каталога /install на этом сервере, укажите источник в следующем виде: 
  • install=nfs://192.168.0.1/install
Сетевая карта будет настроена с dhcp или вы сами должны указать параметры как описано в networkпараметры сети.Возврат к optПараметры загрузкиo_splashПараметры ядра: splashЗаставка это картинка показываемая во время загрузки системы. 
  • splash=0 -- Заставка отключена. Это может быть полезным со очень старыми мониторами или когда надо видеть ошибки на экране.  • splash=verbose -- Активирует заставку, сообщения загрузки и ядра попрежнему показываны.  • splash=silent --Активирует заставку, но без сообщений. Однако будет показ процесс выполнения.Возврат к optПараметры загрузкиo_vncpasswordo_vncПараметры установки: vncЧтобы разрешить VNC установку, укажите параметр vnc и vncpassword: 
  • vnc=1 vncpassword=example
VNC сервер будет запущен и вы сможеть управлять YaST2 через любой VNC клиент с удаленной системы.Возврат к optПараметры загрузкиrescueСпасательная системаСпасательная система это маленькая базовая система в ОЗУ. Из нее возможно сделать различные изменения в установленной системе. Так как здесь доступны только низко-уровневые утилиты, она предназначена только для специалистов.Возврат к mainСправка загрузчикаvideomodeВыбор видео режимаНажмите F3 чтобы получить список видео режимов которые поддерживает ваша видео-карточка. Наилучший режим вашего монитора может быть уже выбран.
Возможно что ваш монитор не будет опреден автоматически. В этом случае, выберите ваш желаемый режим вручную.
Если ваша система имеет проблемы с графической картой во время установки, в этом случае может быть полезным текстовый режим.Возврат к mainСправка загрузчика