bitsEscolha do Tipo de SoftwareTem a opção de instalar a versão 32-bit ou 64-bit do Caixa Mágica Linux 15.driverupdateActualização de DriverSe precisar de actualizar uma driver através de disquete ou CD-ROM, carregue F6. O gestor de arranque irá pedir para inserir a actualização da driver após o kernel do Linux estar carregado.
Uma actualização de uma driver é tipicamente uma disquete com novas versões de drivers de hardware ou correcções de erros necessários durante a instalação.failsafeInstalação -- Definições SegurasSeleccione Instalação -- Definições Seguras se ocorrerem paragens durante a instalação ou erros irreproduzíveis. Esta opção desactiva o DMA para unidades IDE e todos os recursos de gestão de energia. Veja também as opções de kernel para o_apmapm, o_acpiacpi e o_ideide.firmwareTestar FirmwareInicia um verificador de BIOS que valida as tabelas ACPI e muitas outras secções da sua BIOS. Os resultados do teste podem ser armazenados num disco usb ou guardados através da rede.harddiskArrancar de Disco RígidoSeleccione Arrancar SO instalado para iniciar o sistema instalado no seu disco rígido local. Este sistema deve ser instalado correctamente, porque apenas o MBR (Master Boot Record) no primeiro disco rígido é iniciado. O ID do dispositivo do primeiro disco rígido é fornecido pela BIOS do o computador.
Use isto se se esqueceu de remover o CD ou DVD, e pretende iniciar o computador a partir do disco rígido.helpUtilizar o Sistema de AjudaA ajuda do gestor de arranque é sensível ao contexto. Fornece informações sobre o item de menu seleccionado ou, se estiver a editar opções de arranque, tenta encontrar informações sobre a opção sobre a qual o cursor está posicionado.
Teclas de Navegação 
  • Seta para Cima: selecciona a opção anterior  • Seta para Baixo: selecciona a opção seguinte  • Seta para a Esquerda, Backspace: volta ao tópico anterior  • Seta para a Direita, Enter, Barra de Espaços: entra na opção seleccionada  • Page Up: avança uma página para cima  • Page Down: avança uma página para baixo  • Home: vai para o início da página  • End: vai para o final da página  • Esc: sai da ajudamainAjuda da Rotina de ArranqueBem vindo ao Caixa Mágica Linux 15
Utilize este menu para seleccionar a função desejada. Se tiver problemas em navegar neste sistema de ajuda, pressione F1 entrar na helpdescrição no sistema de ajuda. As principais funções neste menu são:
harddiskArrancar de Disco Rígido: Esta selecção não fará nada ao sistema. Só iniciará um sistema operativo instalado anteriormente.
linuxInstalação: Este modo de instalação funciona na maioria das máquinas. Se o sistema bloquear durante o arranque ou tiver problemas com a detecção de componentes de hardware, tais como controladores de discos ou placas de rede, tente uma das seguintes opções de instalação.
noacpiInstalação -- ACPI Desactivado: Muitos dos computadores vendidos actualmente têm incompletas ou avariadas as implementações da ACPI. Esta selecção desactiva o suporte ACPI no kernel, mas ainda permite muitas funcionalidades de desempenho, como o DMA para discos rígidos IDE.
nolapicInstalação -- APIC Local Desactivado: Se a instalação normal falhar, isso pode ser devido ao hardware do sistema que não suporta APIC local. Se parece ser este o caso, use esta opção para instalar sem o suporte APIC local.
failsafeInstalação -- Definições Seguras: Se não tiver sucesso com a Instalação, esta selecção poderá resolver o problema.
rescueSistema de Recuperação: Esta imagem de arranque inicia um pequeno sistema Linux em memória RAM. Isto é útil se o sistema não iniciar correctamente, depois de arrancar o sistema, autentique-se como root.
firmwareTestar Firmware: Executa uma ferramenta de teste da BIOS que valida ACPI e outras partes da BIOS do seu computador.
memtestTeste de Memória: O teste de memória é útil para verificar a instalação de novos módulos de memória. É um teste de esforço para uma grande parte do sistema do seu computador e pode indicar problemas hardware.
optOpções de Arranque: As opções de arranque podem alterar o comportamento do seu sistema completamente. São definições para o kernel.
helpF1 Ajuda: Esta é sensível ao contexto. Mostrará ecrãs diferentes dependendo do elemento activo no ecrã de arranque. Há também uma descrição deste sistema de ajuda disponível.
keytableF2: Defina a linguagem e o mapeamento do teclado usado pelo gestor de arranque.
videomodeF3 Modo de Vídeo: Aqui, pode escolher entre diferentes resoluções de ecrã durante a instalação. Se encontrar problemas com a instalação gráfica, o modo texto pode ser uma alternativa.
install_srcF4 Fonte de Instalação: Seleccione a fonte da instalação.
driverupdateF6 Actualização do Driver: Para muitas novas máquinas, a atualização do driver pode ser necessário para instalar o sistema.install_srcOrigem de InstalaçãoPressione F4 para escolher uma fonte de instalação.
Este é o mesmo que usar o o_installInstalar na opção de arranque.Voltar para mainAjuda da Rotina de ArranquekeytableSelecção de Teclado e IdiomaPresssione F2 para alterar a linguagem e tipo de teclado que o gestor de arranque usa.Voltar para mainAjuda da Rotina de ArranquelinuxInstalaçãoSeleccione Instalação para iniciar a instalação por omissão. As optOpções de Arranque introduzidas são usadas no arranque. Este item activa muitas caracteristicas geralmente disponiveis no hardware.Voltar para mainAjuda da Rotina de ArranquememtestTeste de MemóriaO Teste de Memória incluído fornece boas possibilidades para efectuar testes de esforço ao hardware de um sistema. O seu principal objectivo é detectar RAM danificada, mas testa também muitas outras partes do sistema.
Não é garantido que a memória esteja em boas condições se não forem encontrados erros, embora a maioria dos erros sejam encontrados.Voltar para mainAjuda da Rotina de ArranquenoacpiInstalação -- ACPI DesactivadoO hardware mais actual normalmente requere ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) para controlar o tratamento de interrupção. O ACPI substitui completamente o sistema antigo APM.
Seleccione Instalação - ACPI desactivado se encontrar problemas durante a inicialização do kernel. Os problemas conhecidos com máquinas que têm problemas com ACPI são: 
  • O kernel pára enquanto inicia  • Placas PCI não são detectadas ou não iniciam correctamente
Também pode tentar a opção de arranque firmwareTestar Firmware e ver os resultados dos testes de validação de ACPI.Voltar para mainAjuda da Rotina de ArranquenolapicInstalação -- APIC Local DesactivadoNormalmente não há problemas com APIC (Advanced Programmable Interrupt Controller). Mas se tiver algum, tente esta opção para iniciar sem suporte APIC local.
Por favor, não confunda isto com noacpiACPI (Advanced Configuration and Power Interface).Voltar para mainAjuda da Rotina de ArranqueoptOpções de ArranqueHá dois tipos de opções de arranque disponiveis. Primeiro, são as opções que afectam o instalador. Segundo, são as opções do kernel. Algumas das opções mais comuns são:
a) Opções do instalador 
  • o_installInstalar -- Seleccione uma fonte de instalação  • networkopções de rede -- As opções de rede  • o_vncopções vnc -- Opções para instalação via VNC
b) Opções do kernel 
  • o_splashsplash -- influenciar o comportamento do ecrã gráfico de arranque  • o_apmapm -- activar/desactivar a gestão de energia  • o_acpiacpi -- configurações avançadas e gestão de energia  • o_ideide -- controlo do sub-sistema IDEVoltar para mainAjuda da Rotina de Arranqueo_hostipo_netmasko_gatewaynetworkOpções de Instalador: Opções de RedeÉ possível configurar a interface de rede agora. O hardware será detectado mais tarde pelo YaST2. O conjunto mínimo de opções para configurar a sua placa de rede é constituída por IP do host e a máscara de rede. Por exemplo: 
  • hostip=192.168.0.10 netmask=255.255.255.0
ou de uma forma resumida: 
  • hostip=192.168.0.10/24
Se escolher uma o_installinstalação por rede e não especificar ambas as opções, o instalador tenta configurar a interface de rede com dhcp. Se precisar de definir um gateway, terá de o especificar com a opção gateway. Por exemplo: 
  • gateway=192.168.0.8Voltar para optOpções de Arranqueo_acpiOpções de Kernel: acpiACPI (Advanced Configuration and Power Interface) é um standard que define os interfaces de configuração e gestão de energia entre um sistema operativo e a BIOS. Por omissão, o acpi está ligado quando é detectada uma BIOS mais nova que o ano 2000. Existem certos parâmetros usados de forma mais comum para controlar o comportamento do ACPI: 
  • pci=noacpi -- não usar o ACPI para reencaminhar IRQ interrupts  • acpi=oldboot -- só partes do ACPI que são relevantes para o arranque permanecem activos  • acpi=off -- desligar o ACPI completamente  • acpi=force -- activar o ACPI mesmo que a BIOS seja mais antiga que o ano 2000
Especialmente em computadores mais recentes, substitui o antigo sistema o_apmapm.Voltar para optOpções de Arranqueo_apmOpções de Kernel: apmO APM é uma das duas estratégias de gestão de energia usadas nos computadores actuais. É principalmente usado em portáteis para funcões como suspender para disco, mas é também responsável por desligar o computador após um pedido de encerramento. O APM depende de um bom funcionamento da BIOS. Se a BIOS tiver problemas, o APM pode só ter um uso limitado e até impedir que o computador funcione. Assim, pode ser desligado com o parâmetro 
  • apm=off -- desligar completamente o APM
A maioria dos computadores actuais tira maior partido do novo o_acpiACPI.Voltar para optOpções de Arranqueo_ideOpções de Kernel: ideo IDE é, ao contrário do SCSI, usado na maioria das estações de trabalho. Para ultrapassar alguns problemas de hardware que ocorram com sistemas IDE, use o parâmetro de kernel: 
  • ide=nodma -- desligar o DMA para as drives IDEVoltar para optOpções de Arranqueo_installOpções de Instalador: instalarPor omissão, os CD-ROMs locais são pesquisados para a fonte da instalação. Para a instalação por rede, seleccione a opção Instalar. Os protocolos de instalação são 
  • FTP  • NFS  • HTTP
A sintaxe a utilizar é como os URLs standard. Por exemplo, Se o servidor for encontrado em 192.168.0.1 e se quiser fazer uma instalação baseada em NFS a partir do diretório /install nesse servidor, especifique a fonte da seguinte forma: 
  • install=nfs://192.168.0.1/install
A placa de rede irá ser configurada com dhcp ou poderá especificar os parâmetros conforme descrito em networkopções de rede.Voltar para optOpções de Arranqueo_splashOpções de Kernel: splashO ecrã de splash é a imagem mostrada durante o arranque do sistema. 
  • splash=0 -- O ecrã de splash é desligado. Isto pode ser útil para monitores muito antigos ou se algum erro ocorrer.  • splash=verbose -- Activa o splash, as mensagens de kernel e arranque são mostradas na mesma.  • splash=silent -- Activa o splash, mas sem mensagens. Em vez disso é mostrada uma barra de progresso.Voltar para optOpções de Arranqueo_vncpasswordo_vncOpções de Instalador: vncPara activar a instalação por VNC, especifique os parâmetros vnc e vncpassword: 
  • vnc=1 vncpassword=exemplo
O servidor VNC será iniciado e poderá controlar o YaST2 sobre qualquer cliente VNC de um sistema remotoVoltar para optOpções de ArranquerescueSistema de RecuperaçãoO Sistema de Recuperação é um pequeno sistema base em RAM. De lá, é possível fazer todos os tipos de mudanças num sistema já instalado. Porque há ferramentas únicas de baixo nível disponíveis neste sistema, destinam-se a utilizadores avançados.Voltar para mainAjuda da Rotina de ArranquevideomodeSelecção de Modo de VídeoPressione F3 para obter a lista de modos de vídeo que sua placa gráfica suporta. O modo mais alto que o seu monitor pode exibir é pré-seleccionado.
É possível que o seu monitor não seja detectado automaticamente. Nesse caso, seleccione manualmente o seu modo preferido.
Se o seu sistema tiver problemas com a placa gráfica durante a instalação, o modo texto poderá ser uma alternativa.Voltar para mainAjuda da Rotina de Arranque