bitsVal av mjukvarutypDu kan välja att installera 32-bitars eller 64-bitars versionen av Caixa Mágica Linux 15.driverupdateDrivrutinsuppdateringOm du behöver en diskett eller CD-ROM-skiva med drivrutinsuppdateringar trycker du på F6. När Linux-kärnan har lästs in uppmanas du av starthanteraren att sätta in mediet med drivrutinsuppdateringen.
En drivrutinsuppdatering är vanligtvis en diskett med nya versioner av maskinvarudrivrutiner eller programkorrigeringar som behövs vid installationen.failsafeInstallation - Säkra inställningarVälj Installation - Säkra inställningar om systemet hänger under installationen eller om fel uppstår som inte går att återskapa. Med det här alternativet inaktiveras DMA för IDE-enheter och samtliga strömsparfunktioner. Se även kärnalternativen för o_apmapm, o_acpiacpi och o_ideide.firmwareTest av fast programStartar en BIOS-kontrollfunktion som validerar ACPI-tabellerna och många andra delar av BIOS. Testresultaten kan lagras på USB-enhet eller sparas via nätverk.harddiskStarta från hårddiskVälj Starta installerat system om du vill starta det system som finns installerat på den lokala hårddisken. Systemet måste vara korrekt installerat eftersom endast MBR (Master Boot Record) på den första hårddisken startas. Den första hårddiskens enhets-ID tillhandahålls av datorns BIOS.
Använd det här om du glömde att ta ur cd:n eller dvd:n från enheten och vill starta datorn från hårddisken.helpAtt använda hjälpsystemetDirekthjälpen för starthanteraren är sammanhangskänslig. Den innehåller information om det valda menyalternativet eller, om du redigerar startalternativ, söker efter information om det alternativ där markören befinner sig.
Navigationstangenter 
  • Uppåtpil: färglägg föregående länk  • Neråtpil: färglägg nästa länk  • Vänsterpil, Backsteg: återgå till föregående ämne  • Högerpil, Enter, Mellanslag: följ länk  • Page Up: rulla upp en sida  • Page Down: rulla ner en sida  • Home: gå till sidstart  • End: gå till sidslut  • Esc: lämna hjälpenmainHjälp om starthanterareVälkommen till Caixa Mágica Linux 15
Välj önskad funktion på menyn. Om du har problem med att navigera i hjälpsystemet trycker du på F1 och går till helpbeskrivning i hjälpsystemet. Menyns huvudfunktioner är:
harddiskStarta från hårddisk: Det här valet kommer inte att göra något med systemet. Det startar endast ett tidigare installerat operativsystem.
linuxInstallation: Det här installationsläget fungerar på de flesta datorer. Om du upplever att systemet låser sig under start eller problem med identifiering av hårdvarukomponenter, som t ex diskstyrenheter eller nätverkskort, försök med något av följande installationsalternativ.
noacpiInstallation - ACPI inaktiverat: Många av de datorer som säljs för tillfället har en ofullständig eller felaktig implementering av ACPI. Det här valet inaktiverar ACPI-stöd i kärnan, men aktiverar många prestandafunktioner, t ex DMA för IDE-hårddiskar.
nolapicInstallation - Lokal APIC inaktiverat: Om den vanliga installationen misslyckas kan det bero på att systemmaskinvaran inte har stöd för lokal APIC. Om detta verkar vara fallet använder du det här alternativet och installerar utan stöd för lokal APIC.
failsafeInstallation - Säkra inställningar: Om du inte lyckades med Installation, kan det här valet kanske lösa problemet.
rescueRäddningssystem: Den här startavbilden startar ett litet Linux-system i RAM. Det här är användbart om systemet inte startar ordentligt. Logga in som root när du har startat det här systemet.
firmwareTest av fast program: Kör en BIOS-test som kontrollerar ACPI och andra funktioner i ditt BIOS.
memtestMinnestest: Minnestestning kan användas till mer än att kontrollera installationen av nya minnesmoduler. Det är ett stresstest för en stor del av datorsystemet och kan ge indikationer på eventuella maskinvaruproblem.
optStartalternativ: Startalternativen kan förändra datorns beteende. De är inställningar för kärnan.
helpF1 Hjälp: Detta är skiftlägeskänsligt. Olika fönster visas beroende på vilket element som är aktivt på startskärmen. En beskrivning av hjälpsystemet finns tillgänglig.
keytableF2: Ange det språk och den tangentbordsmappning som ska användas av starthanteraren.
videomodeF3 Skärmläge: Här väljer du skärmupplösning under installationen. Om du stöter på problem med den grafiska installationen kanske textläge fungerar bättre.
install_srcF4 Installationskälla: Välj installationskälla.
driverupdateF6 Drivrutinsuppdatering: För väldigt nya datorer kan en drivrutinsuppdatering behövas för att installera systemet.install_srcInstallationskällaTryck F4 för att välja en installationskälla.
Detta har samma funktion som att använda startalternativet o_installinstallera.Återgå till mainHjälp om starthanterarekeytableVal av språk och tangentbordslayoutTryck på F2 för att ändra språket och tangentbordslayouten som starthanteraren ska använda.Återgå till mainHjälp om starthanterarelinuxInstallationVälj Installation om du vill starta standardinstallationen. Angiven optstartalternativ används i startprocessen. Den här posten aktiverar många funktioner på vanlig maskinvara.Återgå till mainHjälp om starthanterarememtestMinnestestDen medföljande Minnestest ger goda möjligheter att stresstesta systemets maskinvara. Huvudsyftet är att upptäcka skadat RAM-minne, men även många andra delar av systemet testas.
Att inga fel hittas är ingen garanti för att minnet fungerar, även om de flesta typer av minnesfel kan hittas.Återgå till mainHjälp om starthanterarenoacpiInstallation - ACPI inaktiveratFör den aktuella maskinvaran krävs vanligtvis ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) för styrning av avbrottshanteringen. ACPI ersätter det tidigare APM-systemet fullt ut.
Välj Installation - ACPI inaktiverat om du upplever problem under start av kärnan. Kända problem med datorer som har problem med ACPI är: 
  • kärnan hänger sig vid start  • PCI-kort identifieras eller initieras inte ordentligt
Du kan också prova startalternativet firmwareTest av fast program och se testresultaten av ACPI-kontrollen.Återgå till mainHjälp om starthanterarenolapicInstallation - Lokal APIC inaktiveratNormalt är det inga problem med APIC (Advanced Programmable Interrupt Controller). Om det ändå skulle uppstå problem kan du pröva det här alternativet för start utan lokalt APIC-stöd.
Förväxla inte detta med noacpiACPI (Advanced Configuration and Power Interface).Återgå till mainHjälp om starthanterareoptStartalternativTvå typer av startalternativ finns tillgängliga. Alternativ som påverkar installationsprogrammet, samt kärnalternativ. Här är några av de vanligaste alternativen:
a) installationsalternativ 
  • o_installinstallera -- välj en installationskälla  • networknätverksalternativ -- nätverksalternativen  • o_vncvnc-alternativ -- alternativ för installation via VNC
b) kärnalternativ 
  • o_splashstartskärm -- påverka startskärmens uppträdande  • o_apmapm -- hantera strömsparfunktioner  • o_acpiacpi -- avancerat inställnings- och strömhanteringsgränssnitt  • o_ideide -- kontrollera IDE-undersystemetÅtergå till mainHjälp om starthanterareo_hostipo_netmasko_gatewaynetworkInstallationsalternativ: NätverksalternativDet går att ställa in nätverksgränssnittet nu. Maskinvaran känns av senare av YaST2. Minimialternativen för inställning av nätverkskortet utgörs av värd-IP och nätmask. Exempel: 
  • värd-ip=192.168.0.10 nätmask=255.255.255.0
eller i kortare form: 
  • värd-ip=192.168.0.10/24
Om du angav en o_installnätverksbaserad installation och inte anger båda de här alternativen, försöker installationsprogrammet ställa in nätverksgränssnittet med dhcp. Om du behöver en standard-gateway anger du detta med alternativet gateway. Exempel: 
  • gateway=192.168.0.8Återgå till optStartalternativo_acpiKärnalternativ: acpiACPI (Advanced Configuration and Power Interface) är en standard som definierar gränssnitt för ström- och inställningshantering mellan operativsystemet och BIOS. Som standard aktiveras acpi när ett BIOS upptäcks som är tillverkat senare än år 2000. Det finns flera vanliga parametrar som styr ACPI:s beteende: 
  • pci=noacpi -- använd inte ACPI för att hantera PCI-avbrott  • acpi=oldboot -- enbart de funktioner i ACPI som är relavanta för uppstart är aktiverade  • acpi=av -- stäng av ACPI helt  • acpi=tvinga -- slå på ACPI även om ditt BIOS är tillverkat före 2000
På speciellt nya datorer ersätter den det gamla o_apmapm systemet.Återgå till optStartalternativo_apmKärnalternativ: apmAPM är en av två strömsparstrategier som används på dagens datorer. Den används oftast på bärbara datorer för funktioner som vänteläge, men kan också hantera avstängning av datorn efter att strömbrytaren tryckts ned. För att APM ska fungera krävs en korrekt fungerande BIOS. Om BIOS är felaktig kanske APM endast har begränsade funktioner och den kan till och med hindra datorn från att fungera som den ska. Den kan därför stängas av med parametern 
  • apm=av -- stäng av APM helt
En del nya datorer kan dra större fördel av det senare o_acpiACPI.Återgå till optStartalternativo_ideKärnalternativ: ideTill skillnad mot SCSI används IDE på de flesta skrivbordsdatorer. För att kringgå vissa maskinvaruproblem som uppstår med IDE-system använder du följande kärnparameter: 
  • ide=nodma -- stäng av DMA för IDE-enheterÅtergå till optStartalternativo_installInstallationsalternativ: installeraSom standard söks de lokala CD-ROM-skivorna igenom efter installationskällan. För nätverksinstallation väljer du alternativet installera. Möjliga installationsprotokoll är 
  • FTP  • NFS  • HTTP
Samma syntax som för vanliga URL:er används. Om servern t.ex. finns på 192.168.0.1 och du vill göra en NFS-baserad installation från katalogen /install på den servern, anger du källan enligt följande:
  • installera=nfs://192.168.0.1/install
Antingen ställs nätverkskortet in med dhcp eller så anger du själv inställningarna enligt anvisningarna i networknätverksalternativ.Återgå till optStartalternativo_splashKärnalternativ: startskärmStartskärmen är bilden som visas när systemet startar. 
  • startskärm=0 -- Startskärmen stängs av. Detta kan vara praktiskt på äldre bildskärmar eller om fel uppstår.  • startskärm=utförlig -- Aktiverar startskärmar. Kärn- och startmeddelanden visas fortfarande.  • startskärm=tyst -- Aktiverar startskärm, men inga meddelanden. Istället visas ett fortskridandefält.Återgå till optStartalternativo_vncpasswordo_vncInstallationsalternativ: vncFör att aktivera VNC-installationen, ange parametrarna vnc och vncpassword: 
  • vnc=1 vnclösenord=exempel
VNC-servern kommer att startas och du kan styra YaST2 från en VNC-klient från ett fjärrsystem.Återgå till optStartalternativrescueRäddningssystemRäddningssystem är ett litet RAM-diskbassystem. Därifrån går det att utföra alla typer av ändringar på ett installerat system. Eftersom endast verktyg på låg nivå finns tillgängliga i systemet är det avsett för experter.Återgå till mainHjälp om starthanterarevideomodeVal av videolägeTryck på F3 om du vill se en lista med de skärmlägen som stöds av grafikkortet. Det högsta läge som stöds av bildskärmen är förvalt.
Det är möjligt att din bildskärm inte kan identifieras automatiskt. Om så är fallet, välj läget du föredrar manuellt.
Om systemet har problem med grafikkortet under installationen, kanske textläge kan lösa problemet.Återgå till mainHjälp om starthanterare